A_c Measurements (Summer-00)

A_c

LEP Average 0.612 Α 0.032

OPAL D^* 0.64 Α 0.10 Α 0.05

DELPHI D^* 0.64 Α 0.08 Α 0.04

ALEPH D^* 0.63 Α 0.08 Α 0.02

OPAL Lepton 0.58 Α 0.06 Α 0.04

L3 Lepton 0.82 Α 0.29 Α 0.19

DELPHI Lepton 0.68 Α 0.08 Α 0.06

ALEPH Lepton 0.58 Α 0.05 Α 0.03

SLD K & vtx-Q 0.603 Α 0.028 Α 0.023 SLD Lepton 0.567 Α 0.051 Α 0.064 SLD D^*,D^+ 0.690 Α 0.042 Α 0.021 SLD soft π^* 0.685 Α 0.052 Α 0.038 SLD Average 0.635 Α 0.027

Update Update

Update

SM

LEP Measurements: A_c = 4 A^{0,cFB} / 3 A_e Using A_e=0.1500Α0.0016 (Combine SLD A_{LR} and LEP A_l)

2

4

6

8

10

12

14

16

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1