SLD Preliminary 97-98 data

Neural Net c-b separation cut

R_b

0.21

0.212

0.214

0.216

0.218

0.22

0.222

0.224

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9