Mass Cut(GeV/c^2)

SLD 1996 preliminary

R_b= 0.2101 Α 0.0034 (stat)Α 0.0022 (sys)Α 0.0003 (Rc)

R_b

0.2

0.205

0.21

0.215

0.22

0.225

0.23

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3