Δm_d (ps^{-1})

B^0_d Mixing Δm_d Measurements

0

2

4

6

8

10

0.3 0.4 0.5 0.6

ALEPH DELPHI L3 OPAL SLD CDF

ARGUS χ_d CLEO χ_d

WORLD AVG

0.436 Α 0.026 Α 0.020 0.487 Α 0.025 Α 0.020 0.496 Α ^{0.055}_{0.051} Α 0.043 0.471 Α 0.023 Α 0.016 0.525 Α 0.043 Α 0.037 0.466 Α 0.037 Α 0.031

0.462 Α 0.071 Α 0.066 0.418 Α 0.046 Α 0.044

0.471 Α 0.012 Α 0.011