TObject fUniqueID fBits fgDtorOnly fgObjectStat kIsOnHeap kNotDeleted kZombie kBitMask kSingleKey kOverwrite fgIsA

MakeZombie DoError TObject TObject operator= AppendPad Browse ClassName Clear Clone Compare Copy Delete DistancetoPrimitive Draw DrawClass DrawClone Dump Execute Execute ExecuteEvent FindObject FindObject GetDrawOption GetUniqueID GetName GetIconName GetOption GetObjectInfo GetTitle HandleTimer Hash InheritsFrom InheritsFrom Inspect IsFolder IsEqual IsSortable

IsOnHeap IsZombie Notify ls Paint Pop Print Read RecursiveRemove SavePrimitive SetDrawOption SetUniqueID UseCurrentStyle Write operator new operator new operator delete SetBit SetBit ResetBit TestBit InvertBit Warning Error SysError Fatal AbstractMethod MayNotUse GetDtorOnly SetDtorOnly GetObjectStat SetObjectStat Class Class_Name IsA ShowMembers Streamer

LCDGetParameters m_Field m_ipSigmaX m_ipSigmaY m_ipSigmaZ m_minHit m_PtMin m_PolarInner m_PolarOuter m_CalEnergyEMA m_CalEnergyEMB m_CalEnergyHADA m_CalEnergyHADB m_CalTransEMA m_CalTransEMB m_CalTransHADA m_CalTransHADB m_EMMergeSize m_EMMergeAngle m_HADMergeSize m_HADMergeAngle m_EMEnergyScale m_HADEnergyScale m_MUEnergyScale m_LUMEnergyScale m_EMThetaSeg m_HADThetaSeg m_MUThetaSeg m_LUMThetaSeg m_EMphiSeg m_HADphiSeg m_MUphiSeg m_LUMphiSeg m_EMBarrelInnerR m_HADBarrelInnerR m_MUBarrelInnerR m_EMBarrelOuterR m_HADBarrelOuterR m_MUBarrelOuterR m_EMBarrelOuterZ m_HADBarrelOuterZ m_MUBarrelOuterZ m_EMBarrelLayer m_HADBarrelLayer m_MUBarrelLayer m_EMBarrelThick m_HADBarrelThick m_MUBarrelThick m_EMBarrelAbsThick m_HADBarrelAbsThick m_MUBarrelAbsThick m_EMEndcapInnerZ m_HADEndcapInnerZ m_MUEndcapInnerZ m_LUMEndcapInnerZ m_EMEndcapLayer m_HADEndcapLayer m_MUEndcapLayer m_LUMEndcapLayer m_EMEndcapThick m_HADEndcapThick m_MUEndcapThick m_LUMEndcapThick m_CoilInnerR m_CoilOuterZ m_CoilThick m_CoilIntLeng m_PipeOuter m_DetectorName m_CoilPlace m_EMBarrelAbsMat m_HADBarrelAbsMat m_MUBarrelAbsMat m_Volumes m_InnerVolume m_nVolumes fgIsA

LCDGetParameters GetMagneticField SetMagneticField GetIPSigmaX GetIPSigmaY GetIPSigmaZ SetIPSigmaX SetIPSigmaY SetIPSigmaZ GetMinHit GetPTMin GetPolarInner GetPolarOuter GetCalEnergyEMA GetCalEnergyEMB GetCalEnergyHADA GetCalEnergyHADB GetCalTransEMA GetCalTransEMB GetCalTransHADA GetCalTransHADB SetCalEnergyEMA SetCalEnergyEMB SetCalEnergyHADA SetCalEnergyHADB SetCalTransEMA

SetCalTransEMB SetCalTransHADA SetCalTransHADB GetEMMergeSize GetEMMergeAngle GetHADMergeSize GetHADMergeAngle SetEMMergeSize SetEMMergeAngle SetHADMergeSize SetHADMergeAngle GetEMEnergyScale GetHADEnergyScale GetMUEnergyScale GetLUMEnergyScale GetEMThetaSeg GetHADThetaSeg GetMUThetaSeg GetLUMThetaSeg GetEMphiSeg GetHADphiSeg GetMUphiSeg GetLUMphiSeg GetEMBarrelLayer GetHADBarrelLayer GetMUBarrelLayer

GetEMBarrelThick GetHADBarrelThick GetMUBarrelThick GetEMBarrelAbsThick GetHADBarrelAbsThick GetMUBarrelAbsThick GetEMBarrelInnerR GetHADBarrelInnerR GetMUBarrelInnerR GetEMBarrelOuterR GetHADBarrelOuterR GetMUBarrelOuterR GetEMBarrelOuterZ GetHADBarrelOuterZ GetMUBarrelOuterZ GetEMEndcapInnerZ GetHADEndcapInnerZ GetMUEndcapInnerZ GetLUMEndcapInnerZ GetEMEndcapLayer GetHADEndcapLayer GetMUEndcapLayer GetLUMEndcapLayer GetEMEndcapThick GetHADEndcapThick GetMUEndcapThick

GetLUMEndcapThick GetCoilInnerR GetCoilOuterZ GetCoilThick GetCoilIntLeng GetPipeOuter GetDetectorName GetCoilPlace GetEMBarrelAbsMat GetHADBarrelAbsMat GetMUBarrelAbsMat SetCoilinHAD SetCoiloutHAD SetDetectorVolumes GetDetectorVolumes GetInnerVolume GetNVolumes Class Class_Name IsA ShowMembers Streamer StreamerNVirtual